------------------------  CLS - Comando DOS Interno  --------------------------

CLS cancella tutto il contenuto attuale dello schermo.

FORMATO:   CLS

NOTE:   Questo comando ripulisce l'intero schermoi. Se i colori dello schermo
sono stati fissati con la funzione "Extended Screen Control", dopo aver
lanciato il comando, i colori rimangono inalterati. Negli altri casi lo schermo 
ritorna ad avere i caratteri bianchi su sfondo nero.

ESEMPIO:   Si vuole ripulire lo schermo:

           CLS
